Aviões comerciais estão parados no Aeroporto de Maringá

A companhia Gol Linhas Aéreas emitiu uma nota oficial esclarecendo porque quatro aeronaves comerciais estão estacionadas no pátio do aeroporto de Maringá há cerca de duas semanas. A oferta de voos está menor, por isso foi necessário ajustar algumas operações. Todavia os aviões estão preparados para entrar em serviço se for necessário. “O atual cenário […]